Universität Hamburg II. Institut für Experimentalphysik

HH-HEGRA/97-02

Untersuchung des Energiespektrums und der chemischen Zusammensetzung der kosmischen Primärstrahlung von 3 � 10^{14} eV bis 10^{16} eV

Diplomarbeit vorgelegt von

Dieter Horns

Juni 1997